mainСправка загрузчикаДобро пожаловать в openSUSE Leap 15.4
Используйте это меню для выбора нужной функции. Если возникают проблемы с переходами в справочной системе, нажмите F1, чтобы открыть helpОписание справочной системы. Основные функции этого меню:
harddiskЗагрузка с жёсткого диска: эта функция не влияет на систему. Просто запускается установленная ранее операционная система.
linuxУстановка: этот режим установки работает на большинстве компьютеров. Если при загрузке система зависает или наблюдаются проблемы с обнаружением оборудования, например контроллеров дисков или сетевых карт, попробуйте использовать один из следующих параметров установки.
noacpiУстановка - ACPI выключено: во многих продаваемых сейчас компьютерах ACPI реализован неполностью или неправильно. Этот параметр отключает поддержку ACPI в ядре, однако остаются включенными многие функции, повышающие быстродействие, например DMA для жестких IDE-дисков.
nolapicУстановка - локальный APIC выключен: если обычная установка не удается, возможно, оборудование не поддерживает локальный APIC. В таком случае используйте этот параметр для установки без поддержки локального APIC.
failsafeУстановка - безопасные параметры: если не достигнут успех с Установка, этот параметр может решить проблему.
rescueСистема чрезвычайного доступа: этот загрузочный образ запускает компактную Linux-систему в ОЗУ. Это полезно, если система запускается неправильно. После загрузки системы зарегистрируйтесь в ней как пользователь root.
firmwareТест микропрограмм: выполняется программа тестирования BIOS, проверяющая ACPI и другие компоненты BIOS.
memtestТест памяти: тест памяти эффективнее, чем просто проверка новых модулей памяти. Этот тест выполняется в предельных режимах для большей части компьютерной системы и может выявить проблемы оборудования.
optПараметры загрузки: параметры загрузки могут полностью изменять режим работы системы. Они являются параметрами ядра.
helpF1 Справка: зависит от контекста. Экраны справки отображаются в зависимости от активного элемента экрана загрузки. Доступно также описание справочной системы.
keytableF2: задайте язык и раскладку клавиатуры для загрузчика.
videomodeF3 Видеорежим: выберите нужное разрешение экрана при установке. Если имеются проблемы с установкой в графическом режиме, Текстовый режим может оказать помощь в их устранении.
install_srcF4 Источник установки: выберите источник установки.
driverupdateF6 Обновление драйверов: при установке системы на самые современные компьютеры может потребоваться обновление драйверов.bitsВыбор типа программного обеспеченияМожно выбрать установку 32-разрядной или 64-разрядной версии openSUSE Leap 15.4.
Возврат к mainСправка загрузчикаdriverupdateОбновление драйвераЕсли необходимо обновить драйвер с дискеты или компакт-диска, нажмите F6. После загрузки ядра Linux загрузчик предложит вставить носитель для обновления драйвера.
Обычно обновление драйвера - это дискета с новыми версиями драйверов оборудования или исправлениями ошибок, которые необходимы во время установки.
Возврат к mainСправка загрузчикаfailsafeУстановка - безопасные параметрыВыберите Установка - безопасные параметры, если система зависает при установке или появляются невоспроизводимые ошибки. Этот параметр отключает DMA для IDE-устройств и все функции управления питанием. См. также параметры ядра для o_apmapm, o_acpiACPI и o_ideide.
Возврат к mainСправка загрузчикаfirmwareТест микропрограммЗапускается средство проверки BIOS, проверяющее таблицы ACPI и многие другие компоненты BIOS. Результаты проверки могут сохраняться на USB-диск или передаваться по сети.
Возврат к mainСправка загрузчикаharddiskЗагрузка с жёсткого дискаВыберите Загрузить установленную ОС, чтобы запустить систему, установленную на локальном жестком диске. Эта система должна быть установлена правильно, так как запускается только MBR (главная загрузочная запись) первого жесткого диска. BIOS компьютера предоставляет ИД устройства для первого жесткого диска.
Используйте эту функцию, если забыли извлечь компакт- или DVD-диск из дисковода и хотите запустить компьютер с жесткого диска.
Возврат к mainСправка загрузчикаhelpИспользование системы справкиЭлектронная справка загрузчика зависит от контекста. Она отображает информацию о выбранном элементе меню или, если выполняется редактирование параметра загрузки, пытается найти информацию о параметре, на который указывает курсор.
Клавиши перехода 
  • Стрелка вверх: выделение предыдущей ссылки  • Стрелка вниз: выделение следующей ссылки  • Стрелка влево, Backspace: возврат к предыдущей теме  • Стрелка вправо, Enter, Пробел: переход по ссылке  • Page Up: переход на одну страницу выше  • Page Down: переход на одну страницу ниже  • Home: переход в начало страницы  • End: переход в конец страницы  • Esc: выход из справки
Возврат к mainСправка загрузчикаinstall_srcИсточник установкиЧтобы выбрать источник установки, нажмите F4.
Это действие аналогично параметру загрузки o_installУстановить.
Возврат к mainСправка загрузчикаkeytableВыбор языка и раскладки клавиатурыЧтобы изменить язык и раскладку клавиатуры для загрузчика, нажмите F2.
Возврат к mainСправка загрузчикаlinuxУстановкаЧтобы начать установку по умолчанию, выберите Установка. Введенные optПараметры загрузки используются при запуске. Этот элемент активирует множество функций традиционного оборудования.
Возврат к mainСправка загрузчикаmemtestТест памятиДобавленный параметр Тест памяти предоставляет хорошую возможность для нагрузочного тестирования оборудования системы. Его главная цель - обнаружить неисправные модули ОЗУ, но проверяются предельные режимы и многих других компонентов системы.
Большинство дефектов памяти будет обнаружено, однако нет полной гарантии, что память исправна, даже если ошибки не найдены.
Возврат к mainСправка загрузчикаnoacpiУстановка - ACPI выключеноДля управления обработкой прерываний современному оборудованию обычно требуется ACPI (усовершенствованный интерфейс для управления конфигурацией и электропитанием). ACPI полностью заменяет прежнюю систему APM.
Если имеются проблемы при загрузке ядра, выберите Установка - ACPI выключено. Известные проблемы с компьютерами, на которых имеются проблемы с ACPI: 
  • ядро не отвечает при загрузке  • Карты PCI не обнаружены или не инициализированы надлежащим образом
Можно попробовать использовать параметр загрузки firmwareТест микропрограмм и посмотреть результаты проверки ACPI.
Возврат к mainСправка загрузчикаnolapicУстановка - локальный APIC выключенAPIC (усовершенствованный программируемый контроллер прерываний) обычно не вызывает проблем. Но если таковые имеются, попробуйте применить этот параметр для загрузки без локальной поддержки APIC.
Не путайте с noacpiACPI (усовершенствованным интерфейсом для управления конфигурацией и электропитанием).
Возврат к mainСправка загрузчикаoptПараметры загрузкиИмеются параметры загрузки двух типов: параметры программы установки и параметры ядра. Вот некоторые из часто используемых параметров:
а) параметры программы установки 
  • o_installУстановить - выбор источника установки  • networkпараметры сети - параметры сети  • o_vncПараметры VNC - параметры для установки через VNC
б) параметры ядра 
  • o_splashЗаставка - изменение режима работы заставки  • o_apmapm - переключение управления питанием  • o_acpiACPI - улучшенный интерфейс для управления конфигурацией и электропитанием  • o_ideide - управление подсистемой IDE
Возврат к mainСправка загрузчикаo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkПараметры установки: параметры сетиМожно настроить сетевой интерфейс прямо сейчас. YaST2 выполнит обнаружение оборудования позднее. Минимальный набор параметров для настройки сетевой карты включает IP-адрес хоста и сетевую маску. Например: 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
или в краткой форме: 
  • hostip=192.168.0.10/24
Если указать o_installсетевая установка, но не указывать оба эти параметра, программа установки попытается настроить сетевой интерфейс с dhcp. Если необходим шлюз по умолчанию, укажите его с помощью параметра Шлюз. Например: 
  • gateway=192.168.0.8
Возврат к optПараметры загрузкиo_acpiПараметры ядра: acpiACPI (усовершенствованный интерфейс для управления конфигурацией и электропитанием) - это стандарт, определяющий интерфейс между операционной системой и BIOS для управления электропитанием и конфигурацией. По умолчанию ACPI включается, если определено, что версия BIOS выпущена позднее 2000 года. Имеется несколько общих параметров для управления режимом работы ACPI: 
  • pci=noacpi - не использовать ACPI для маршрутизации прерываний PCI  • acpi=oldboot - активными остаются только компоненты ACPI, связанные с загрузкой  • acpi=off - полное отключение ACPI  • acpi=force - включение ACPI, даже если BIOS выпущен ранее 2000 года
Заменяет прежнюю систему o_apmapm, особенно на новых компьютерах.
Возврат к optПараметры загрузкиo_apmПараметры ядра: apmAPM - это одна из двух стратегий управления питанием, используемых в современных компьютерах. В основном она применяется в переносных компьютерах для таких функций, как приостановка с записью на диск, но может использоваться также для автоматического отключения компьютера после завершения работы. APM зависит от правильной работы BIOS. В случае повреждения BIOS использование APM будет ограничено или даже помешает работе компьютера. APM можно отключить с помощью параметра 
  • apm=off - полное отключение APM
Некоторые самые современные компьютеры могут получить преимущество за счет нового o_acpiACPI.
Возврат к optПараметры загрузкиo_ideПараметры ядра: ideIDE, в отличие от SCSI, обычно используется в большинстве рабочих станций. Чтобы предотвратить некоторые проблемы с оборудованием, которые случаются в IDE-системах, используйте параметр ядра 
  • ide=nodma - отключение DMA для устройств IDE
Возврат к optПараметры загрузкиo_installПараметры установки: installПо умолчанию поиск источника установки выполняется на локальных накопителях CD-ROM. Для сетевой установки выберите параметр Установить. Возможные протоколы установки: 
  • FTP  • NFS  • HTTP
Используемый синтаксис аналогичен URL-адресам. Например, если сервер находится по адресу 192.168.0.1 и нужно выполнить установку на базе NFS из каталога /install на этом сервере, укажите источник следующим образом: 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
Сетевая карта будет настроена с dhcp, или необходимо самостоятельно указать параметры, как описано в networkпараметры сети.
Возврат к optПараметры загрузкиo_splashПараметры ядра: splashЗаставка - это изображение, которое отображается во время запуска системы. 
  • splash=0 - отключение заставки. Может оказаться полезным при использовании очень старых мониторов или при наличии некоторых ошибок.  • splash=verbose - включение заставки; сообщения ядра и загрузчика по-прежнему отображаются.  • splash=silent - включение заставки; но сообщения не отображаются. Взамен отображается индикатор выполнения.
Возврат к optПараметры загрузкиo_vncpasswordo_vncПараметры установщика: vncЧтобы включить установку через VNC, задайте параметры vnc и vncpassword: 
  • vnc=1 vncpassword=example
Запустится VNC-сервер, и можно будет управлять модулем YaST2 из удаленной системы через любой VNC-клиент.
Возврат к optПараметры загрузкиrescueСистема чрезвычайного доступаСистема чрезвычайного доступа - это компактная базовая система виртуального диска. Из нее можно выполнять различные изменения в установленной системе. Так как в этой системе доступны только низкоуровневые утилиты, она предназначена для опытных специалистов.
Возврат к mainСправка загрузчикаvideomodeВыбор видеорежимаЧтобы получить список видеорежимов, поддерживаемых видеокартой, нажмите F3. По умолчанию будет выделен режим с максимальным разрешением для используемого монитора.
Если монитор не удается обнаружить автоматически, выберите вручную предпочитаемый режим.
Если во время установки в системе возникли проблемы с видеокартой, Текстовый режим может оказать помощь в их устранении.
Возврат к mainСправка загрузчика