mainAyuda del cargador de arranqueLe damos la bienvenida a openSUSE Leap 15.4
Utilice este menú para seleccionar la función deseada. Si tiene problemas para desplazarse por este sistema de ayuda, pulse F1 para acceder al helpDescripción del sistema de ayuda. Las funciones principales de este menú son:
harddiskArrancar desde el disco duro: la selección de esta opción no hará nada en el sistema. Sólo iniciará un sistema operativo instalado previamente.
linuxInstalación: este modo de instalación funciona en la mayoría de los equipos. Si experimenta un bloqueo del sistema durante el arranque o problemas a la hora de detectar los componentes de hardware, como los controladores de disco o las tarjetas de red, pruebe una de las siguientes opciones de instalación.
noacpiInstalación: ACPI inhabilitado: muchos de los equipos que se venden actualmente cuentan con implementaciones de ACPI incompletas o erróneas. Esta opción inhabilita la compatibilidad con ACPI del núcleo, pero mantiene habilitadas muchas de las funciones de rendimiento, como DMA para los discos duros IDE.
nolapicInstalación: APIC local inhabilitado: si la instalación normal no se lleva a cabo correctamente, puede deberse a que el hardware del sistema no sea compatible con APIC local. Si cree que es el caso, utilice esta opción para instalar sin compatibilidad con APIC local.
failsafeInstalación: valores de configuración seguros: si no ha tenido éxito con Instalación, puede que al seleccionar esta opción se resuelva el problema.
rescueSistema de rescate: esta imagen de arranque inicia un pequeño sistema Linux en la memoria RAM, lo que resulta útil si el sistema no se inicia correctamente. Tras arrancar este sistema, se debe entrar como usuario Root.
firmwarePrueba de firmware: ejecutar una herramienta de prueba del BIOS que valida el sistema ACPI y otras partes del BIOS.
memtestPrueba de memoria: la prueba de la memoria resulta útil no sólo para comprobar la instalación de nuevos módulos de memoria. Se trata de una prueba de carga de gran parte del sistema y puede poner de manifiesto otros problemas de hardware.
optOpciones de arranque: las opciones de arranque pueden cambiar por completo el comportamiento del sistema. Son valores para el núcleo.
helpF1 Ayuda: es sensible al contexto. Muestra distintas pantallas según el elemento activo de la pantalla de arranque. También hay disponible una descripción de este sistema de ayuda.
keytableF2: definir el idioma y la distribución de teclado del cargador de arranque.
videomodeF3 Modo de vídeo: aquí debe elegir entre varias resoluciones de pantalla durante la instalación. Si se producen problemas con la instalación gráfica, puede que la opción Modo de texto sirva de solución.
install_srcF4 Origen de instalación: seleccionar el origen de instalación.
driverupdateF6 Actualización del controlador: en los equipos muy nuevos, puede que sea necesario actualizar los controladores para instalar el sistema.bitsSelección de tipo de softwareTiene la posibilidad de instalar la versión de 32 o 64 bits de openSUSE Leap 15.4.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquedriverupdateActualización de controladoresSi necesita un disquete o CD-ROM de actualización de los controladores, pulse F6. El cargador de arranque le pedirá que introduzca el medio de actualización después de cargar el núcleo de Linux.
Las actualizaciones de los controladores suelen ser disquetes con versiones recientes de los controladores del hardware o con correcciones de errores necesarios durante la instalación.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquefailsafeInstalación: valores de configuración segurosSeleccione Instalación: valores de configuración seguros si se producen bloqueos o errores irreproducibles durante la instalación. Esta opción inhabilita DMA para las unidades IDE y todas las funciones de gestión de la energía. Consulte también las opciones del núcleo para o_apmapm, o_acpiACPI y o_ideide.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquefirmwarePrueba de firmwareInicia una comprobación del BIOS que valida las tablas ACPI y muchas otras partes del BIOS. Los resultados de la prueba se pueden almacenar en un disco USB o guardarse en la red.
Volver a mainAyuda del cargador de arranqueharddiskArrancar desde el disco duroSeleccione Arrancar SO instalado para iniciar el sistema instalado en el disco duro local. Este sistema se debe instalar de forma correcta, ya que sólo se inicia el MBR (sector de arranque principal) del primer disco duro. El ID de dispositivo del primer disco duro lo proporciona el BIOS del equipo.
Utilice esto si olvida retirar el CD o el DVD de la unidad y desea iniciar el equipo desde el disco duro.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquehelpUso del sistema de ayudaLa ayuda en línea del cargador de arranque es contextual. Proporciona información sobre el elemento de menú seleccionado o, si se están modificando las opciones de arranque, intenta buscar información sobre la opción en la que está situado el cursor.
Teclas de navegación 
  • Flecha arriba: resaltar el enlace anterior  • Flecha abajo: resaltar el enlace siguiente  • Flecha a la izquierda, Retroceso: volver al tema anterior  • Flecha a la derecha, Intro, Espacio: seguir el enlace  • Re Pág: retroceder una página  • Av Pág: avanzar una página  • Inicio: ir al principio de la página  • Fin: ir al final de la página  • Esc: salir de la ayuda
Volver a mainAyuda del cargador de arranqueinstall_srcOrigen de instalaciónPulse F4 para elegir un origen de instalación.
Esto equivale a utilizar la opción de arranque o_installinstall.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquekeytableSelección de idioma y distribución de tecladoPulse F2 para cambiar el idioma y la distribución de teclado del cargador de arranque.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquelinuxInstalaciónSeleccione Instalación para iniciar la instalación por defecto. Los valores de optOpciones de arranque introducidos se utilizan durante el inicio. Este elemento activa muchas funciones de los dispositivos de hardware más populares.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquememtestPrueba de memoriaEl Prueba de memoria incluido ofrece muchas posibilidades de realizar una prueba de carga del hardware de un sistema. Su objetivo principal es detectar RAM dañada, pero también analiza muchas otras partes del sistema.
No existen garantías de que la memoria no tenga problemas si no se encuentran errores, aunque se detectarán la mayoría de los defectos de la memoria.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquenoacpiInstalación: ACPI inhabilitadoEl hardware actual normalmente requiere que ACPI controle la gestión de interrupciones. ACPI sustituye completamente al sistema APM anterior.
Seleccione Instalación: ACPI inhabilitado si detecta problemas durante el arranque del núcleo. Estos son algunos de los problemas conocidos de los equipos que presentan problemas con ACPI: 
  • El núcleo se bloquea al arrancar.  • Las tarjetas PCI no se detectan o no se inician adecuadamente.
También puede probar la opción de arranque firmwarePrueba de firmware y observar los resultados de la prueba de validación de ACPI.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquenolapicInstalación: APIC local inhabilitadoNormalmente no se producen problemas con el sistema APIC (controlador avanzado de interrupciones programables, del inglés Advanced Programmable Interrupt Controller). Pero, si se produce alguno, pruebe esta opción para arrancar sin compatibilidad local con APIC.
No confundir con noacpiACPI (interfaz avanzada de configuración y alimentación, del inglés Advanced Configuration and Power Interface).
Volver a mainAyuda del cargador de arranqueoptOpciones de arranqueHay dos tipos de opciones de arranque disponibles. En primer lugar, las que afectan al instalador. En segundo, las opciones del núcleo. Algunas de las opciones más comunes son las siguientes:
a) Opciones del instalador 
  • o_installinstall -- seleccionar un origen de instalación  • networkOpciones de red -- opciones de red  • o_vncOpciones de VNC -- opciones de instalación mediante VNC
b) Opciones del núcleo 
  • o_splashsplash -- modificar el comportamiento de la pantalla inicial  • o_apmapm -- alternar la gestión avanzada de energía  • o_acpiACPI -- interfaz avanzada de configuración y alimentación  • o_ideide -- controlar el subsistema IDE
Volver a mainAyuda del cargador de arranqueo_hostipo_netmasko_gatewaynetworkOpciones del instalador: opciones de redExiste la posibilidad de configurar la interfaz de red en este momento. YaST2 detectará el hardware en un momento posterior. El conjunto mínimo de opciones para configurar la tarjeta de red consiste en la máscara de red y la dirección IP del host. Por ejemplo: 
  • hostip=192.168.0.10 netmask=255.255.255.0
.
O, de forma abreviada: 
  • hostip=192.168.0.10/24
.
Si se indica un o_installInstalación basada en red pero no se especifican estas dos opciones, el instalador intentará configurar la interfaz de red con DHCP. Si se necesita un gateway por defecto, establezca la opción gateway. Por ejemplo: 
  • gateway=192.168.0.8
.
Volver a optOpciones de arranqueo_acpiOpciones del núcleo: acpiACPI (interfaz avanzada de configuración y energía) es un estándar que define las interfaces de gestión de la configuración y la energía entre un sistema operativo y el BIOS. Por defecto, ACPI se activa cuando se detecta que el BIOS es posterior al año 2000. Habitualmente, se utilizan varios parámetros para controlar el comportamiento de ACPI: 
  • pci=noacpi -- no utilizar ACPI para dirigir las interrupciones PCI  • acpi=oldboot -- sólo permanecen activadas las partes de ACPI relacionadas con el arranque  • acpi=off -- desactivar ACPI completamente  • acpi=force -- activar ACPI aunque el BIOS tenga fecha anterior a 2000
Sustituye al sistema o_apmapm anterior, especialmente en los equipos más nuevos.
Volver a optOpciones de arranqueo_apmOpciones del núcleo: apmAPM es una de las dos estrategias de gestión de la energía que se utilizan en los equipos actuales. Se utiliza principalmente en portátiles para funciones como la suspensión a disco, pero también puede ser responsable de apagar el equipo cuando se corta la alimentación. APM se fundamenta en un funcionamiento correcto del BIOS. Si el BIOS está dañado, puede que APM tenga un uso limitado, o que incluso impida que el equipo funcione. Por lo tanto, es posible desactivarlo con el parámetro 
  • apm=off -- desactivar APM completamente
.
Algunos equipos muy nuevos pueden aprovechar mejor el sistema o_acpiACPI más reciente.
Volver a optOpciones de arranqueo_ideOpciones del núcleo: ideIDE, a diferencia de SCSI, se utiliza en la mayoría de las estaciones de trabajo de escritorio. Para evitar algunos problemas de hardware que se producen con los sistemas IDE, utilice el parámetro del núcleo: 
  • ide=nodma -- desactivar DMA para las unidades IDE
Volver a optOpciones de arranqueo_installOpciones del instalador: installPor defecto, se busca el origen de la instalación en las unidades de CD-ROM locales. Para realizar una instalación desde la red, seleccione la opción install. Los protocolos de instalación posibles son 
  • FTP  • NFS  • HTTP
Se debe utilizar la misma sintaxis que con las direcciones URL normales. Por ejemplo, si el servidor se encuentra en 192.168.0.1 y desea efectuar una instalación basada en NFS desde el directorio /install de ese servidor, indique el origen de esta forma: 
  • install=nfs://192.168.0.1/install
La tarjeta de red se configurará con DHCP o se deberán indicar los parámetros manualmente como se describe en networkOpciones de red.
Volver a optOpciones de arranqueo_splashOpciones del núcleo: splashLa pantalla inicial es la imagen que se muestra durante el inicio del sistema. 
  • splash=0 -- La pantalla inicial se desactiva. Esto puede resultar útil con monitores muy antiguos o si se producen errores.  • splash=verbose -- Activa la pantalla inicial. Los mensajes de arranque y del núcleo se siguen mostrando.  • splash=silent -- Activa la pantalla inicial. En lugar de mensajes se muestra una barra de progreso.
Volver a optOpciones de arranqueo_vncpasswordo_vncOpciones del instalador: vncPara habilitar la instalación de VNC, especifique los parámetros vnc y vncpassword: 
  • vnc=1 vncpassword=ejemplo
Se iniciará el servidor de VNC y podrá controlar YaST2 mediante cualquier cliente VNC desde un sistema remoto.
Volver a optOpciones de arranquerescueSistema de rescateSistema de rescate es un pequeño sistema base en disco RAM que permite realizar cualquier tipo de cambio en un sistema instalado. Puesto que en este sistema sólo hay disponibles herramientas de bajo nivel, está dirigido a usuarios expertos.
Volver a mainAyuda del cargador de arranquevideomodeSelección de modo de vídeoPulse F3 para obtener la lista de los modos de vídeo que admite la tarjeta gráfica. El mejor modo que admita el monitor estará preseleccionado.
Es posible que su monitor no se detecte automáticamente. En ese caso, seleccione el modo que prefiera manualmente.
Si su sistema tiene problemas con la tarjeta gráfica durante la instalación, puede que Modo de texto sirva como solución.
Volver a mainAyuda del cargador de arranque